 Scan Manager von Caere

Scan Manager von Caere ist eine Software, die von Caere-Produkten für die Kommunikation mit dem Scanner verwendet wird. Scan Manager wird automatisch mit allen Caere-Produkten installiert.

So öffnen Sie Scan Manager:

1	Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen [image] Systemsteuerung.

2	Doppelklicken Sie auf das Symbol Scan Manager von Caere.

Das Fenster Scan Manager von Caere wird eingeblendet.

  Weitere Informationen über Scan Manager von Caere


Scannertreiber von Caere

Zusammen mit einem Caere-Produkt erhalten Sie spezielle Scannertreiber, die die Kommunikation des Produkts mit unterstützten Scannern steuern. Die Scannertreiberdateien werden bei der Installation von Scan Manager auf Ihren Computer kopiert.

Um Ihren Scanner mit einem Caere-Produkt zu verwenden, müssen Sie ihn zunächst in Scan Manager von Caere als Standardscanner auswählen.


Herstellereigene Scannertreiber

Viele Scanner werden mit einem oder mehreren Scannertreibern geliefert. Dabei handelt es sich um Softwareprogramme, die die Kommunikation zwischen dem Computer und dem Scanner ermöglichen. Für einige Scanner sind keine Treiber erforderlich, während andere nur mit mehreren Treibern funktionieren. Informationen über die Installation der erforderlichen Treiber entnehmen Sie bitte der Scannerdokumentation. Scan Manager von Caere unterstützt zwei Arten von Scannertreiberschnittstellen: TWAIN und ISIS.

Wenn Ihr Scanner mit der ISIS-Schnittstelle unterstützt wird, installiert Scan Manager von Caere die erforderlichen ISIS-Treiber. Wird Ihr Scanner mit der TWAIN-Schnittstelle unterstützt, müssen Sie die vom Hersteller bereitgestellten TWAIN-Treiber wie in der Scannerdokumentation aufgeführt installieren, bevor Sie das Caere-Produkt installieren können.

Bei der Installation von Scannersoftware stehen gelegentlich zwei TWAIN-Treiber zur Auswahl. Caere empfiehlt, nach Möglichkeit einen 32-Bit-Treiber und keinen 16-Bit-Treiber auszuwählen. Wenn der ausgewählte Treiber mangelhafte Scanergebnisse liefert, wählen Sie den anderen Treiber. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Den aktuellen TWAIN-Treiber ändern.

Bevor Sie den Scanner mit einem Produkt von Caere verwenden können, muß der Scanner mit allen erforderlichen Treibern ordnungsgemäß installiert und konfiguriert sein. Treiber werden, wie andere Software auch, regelmäßig aktualisiert. Achten Sie darauf, daß Sie stets den aktuellsten Treiber des jeweiligen Scannerherstellers verwenden.


 Scan Manager deinstallieren

So deinstallieren Sie Scan Manager von Caere:

1	Schließen Sie alle Caere-Produkte.

2	Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen [image] Systemsteuerung [image] Software.

3	Wählen Sie Scan Manager von Caere aus, und klicken Sie auf Hinzufügen/Entfernen.

4	Klicken Sie auf Alle entfernen, um den Deinstallationsbildschirm von Scan Manager einzublenden, und klicken Sie dann zum Beenden auf Fertigstellen.

5	Starten Sie den Computer neu.

Möglicherweise werden einige Symbole und Programmdateien nicht entfernt, wenn sie nach der Installation umbenannt, geändert oder verschoben wurden.


 Scan Manager neu installieren

Um einen Scanner mit einem Caere-Produkt verwenden zu können, muß Scan Manager von Caere installiert und der Scanner in Scan Manager als Standard ausgewählt sein. Scan Manager wird automatisch mit allen Caere-Produkten installiert.

Sollten Sie Scan Manager neu installieren müssen, gehen Sie nach der folgenden Anleitung vor.

 Prüfen Sie, ob der Scanner ordnungsgemäß angeschlossen ist, mit Ihrem System kompatibel ist und mit der vom Hersteller gelieferten Software (z. B. dem TWAIN-Treiber) funktioniert, bevor Sie Scan Manager neu installieren und den Scanner mit einem Caere-Produkt verwenden.

So installieren Sie Scan Manager von Caere neu:

1	Schalten Sie erst den Scanner und dann den Computer ein.

2	Schließen Sie alle Caere-Produkte.

3	Legen Sie die CD mit dem Caere-Produkt in das CD-ROM-Laufwerk ein.

4	Brechen Sie das reguläre Installationsprogramm ab, falls es automatisch gestartet wird.

5	Öffnen Sie den Ordner Scanmgr, und doppelklicken Sie auf die Programmdatei Setup.exe.

6	Klicken Sie auf Alle neu installieren, und gehen Sie nach den Anweisungen am Bildschirm vor, um den Scanner auszuwählen.

Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, den Computer neu zu starten. Klicken Sie auf Ja, um den Computer sofort neu zu starten. Wählen Sie Nein, wenn Sie den Computer später selbst neu starten möchten.

  Weitere Informationen über Scan Manager von Caere


 Weitere Scanner für Caere-Produkte einrichten

Bei der Installation von Scan Manager werden Sie aufgefordert, den Scanner auszuwählen, den Sie mit Ihren Caere-Produkten verwenden möchten.

Sie können jederzeit weitere Scanner für Ihre Caere-Produkte auswählen.

So wählen Sie weitere Scanner für Caere-Produkte aus:

1	Schalten Sie erst den Scanner und dann den Computer ein.

2	Schließen Sie alle Caere-Produkte.

3	Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen [image] Systemsteuerung.

4	Doppelklicken Sie auf das Symbol Scan Manager von Caere, um Scan Manager zu öffnen.

5	Klicken Sie auf Scanner hinzufügen, um den Assistenten zum Hinzufügen eines Scanners zu öffnen.

6	Wählen Sie den Hersteller Ihres Scanners im Listenfeld Hersteller und das Modell im Listenfeld Scanner, und klicken Sie dann auf Weiter.

7	Klicken Sie auf Ja, wenn Sie gefragt werden, ob dieser Scanner zum Standardscanner der Caere-Produkte werden soll, und klicken Sie dann auf Weiter.

8	Wählen Sie einen TWAIN-Treiber aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie dann auf Fertigstellen.

 Einen anderen Standardscanner auswählen

Bei der Einrichtung eines zusätzlichen Scanners in Scan Manager von Caere werden Sie gefragt, ob der neue Scanner als Standardscanner für Caere-Produkte verwendet werden soll. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt einen anderen Scanner als Standardscanner verwenden möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in Scan Manager auf das Symbol des Scanners, und wählen Sie Als Standard verwenden.

  Weitere Informationen über Scan Manager von Caere


 Standardscanner für Caere-Produkte ändern

So ändern Sie den Standardscanner für Caere-Produkte:

1	Schalten Sie erst den Scanner und dann den Computer ein.

2	Schließen Sie alle Caere-Produkte.

3	Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen [image] Systemsteuerung.

4	Doppelklicken Sie auf das Symbol Scan Manager von Caere, um Scan Manager zu öffnen.

5	Wählen Sie den Scanner aus, den Sie als Standardscanner verwenden möchten.

6	Wählen Sie im Menü Datei den Befehl Als Standard verwenden.

Statt dessen können Sie auch mit der rechten Maustaste auf das Scannersymbol klicken und im Kontextmenü den Befehl Als Standard verwenden wählen. Neben dem Befehl erscheint ein Häkchen, und alle Caere-Produkte verwenden jetzt automatisch dieses Gerät.

  Weitere Informationen über Scan Manager von Caere


 Scannereinstellungen in Scan Manager auswählen

In Scan Manager von Caere können Sie verschiedene Einstellungen für den eingerichteten Scanner auswählen.

So wählen Sie in Scan Manager Scannereinstellungen aus:

1	Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen [image] Systemsteuerung.

2	Doppelklicken Sie auf das Symbol Scan Manager von Caere, um Scan Manager zu öffnen.

3	Doppelklicken Sie auf das Symbol des Scanners, für den Sie Eigenschaften festlegen möchten.

Das Dialogfeld Eigenschaften wird für den entsprechenden Scanner eingeblendet.

4	Klicken Sie auf die einzelnen Register, um auf verschiedene Optionen zuzugreifen.

5	Klicken Sie auf OK, wenn Sie alle gewünschten Eigenschaften für diesen Scanner ausgewählt haben.

 Verschiedene Scanneroptionen können auch in den Caere-Produkten ausgewählt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe des jeweiligen Produkts.

  Weitere Informationen über Scan Manager von Caere


Kommunikationsprobleme zwischen Caere-Produkten und dem Scanner

Sollten bei dem Betrieb des Scanners mit einem Caere-Produkt Probleme auftreten oder beim Starten eines Caere-Produkts Scannerfehlermeldungen angezeigt werden, gehen Sie nach den folgenden Lösungsschritten vor.

Prüfen Sie, ob der Scanner von dem Caere-Produkt und Ihrer Windows-Version unterstützt wird.

Eine Liste getesteter Scanner finden Sie in den Hinweisen zur Scannereinrichtung, die Sie mit dem Caere-Produkt erhalten haben. Wird Ihr Scanner dort nicht aufgeführt, wenden Sie sich bitte an den Scannerhersteller, um zu erfahren, ob der Scanner unterstützt wird.

Prüfen Sie, ob der Scanner ordnungsgemäß angeschlossen ist, mit dem System kompatibel ist und mit der vom Hersteller gelieferten Software (z. B. dem TWAIN-Treiber) funktioniert, bevor Sie ihn mit dem Caere-Produkt verwenden.

Prüfen Sie, ob der Scanner ordnungsgemäß eingeschaltet ist.

Scannertreiber müssen beim Systemstart geladen werden. Starten Sie daher zuerst den Scanner und anschließend den Computer neu.

Prüfen Sie, ob Scan Manager von Caere ordnungsgemäß installiert ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Scan Manager von Caere.

Der Scanner muß in Scan Manager als Standardscanner ausgewählt sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Standardscanner für Caere-Produkte ändern.

Prüfen Sie, ob der Scanner von einem anderen Produkt belegt ist.

Deinstallieren Sie Scan Manager von Caere, und installieren Sie das Programm dann neu.


Scannen aus dem Caere-Produkt nicht möglich

Steht der Befehl zum Scannen im Caere-Produkt nicht zur Verfügung, kann dies folgende Ursachen haben:

Der Scanner wird von einem anderen Produkt verwendet. Schließen Sie alle Produkte, die möglicherweise auf den Scanner zugreifen, und starten Sie das Caere-Produkt neu.

Scan Manager von Caere ist nicht korrekt installiert. Informationen dazu finden Sie unter Scan Manager von Caere neu installieren.

Der Scanner ist in Scan Manager nicht als Standardscanner ausgewählt. Informationen dazu finden Sie unter Standardscanner für Caere-Produkte ändern.

Es sind nicht alle für den Scanner erforderlichen Treiber (z. B. der TWAIN-Treiber) installiert. Bitte lesen Sie in der Scannerdokumentation nach, welche Treiber installiert werden müssen.

Der Scanner ist ausgeschaltet, nicht korrekt an den Computer angeschlossen oder nicht funktionsfähig. Prüfen Sie alle Kabelverbindungen, und testen Sie den Scanner mit einer anderen Scananwendung. Starten Sie den Scanner neu, um ihn zu reinitialisieren, und starten Sie anschließend den Computer neu.

Der Scanner wird von dem Caere-Produkt nicht unterstützt. Eine Liste unterstützter Scanner finden Sie in den Hinweisen zur Scannereinrichtung, die Sie mit dem Caere-Produkt erhalten haben.


Scannerfehlermeldung beim Starten von Caere-Produkten

Möglicherweise wird beim ersten Starten eines Caere-Produkts nach dem Installieren oder Ändern des Scanners in Scan Manager von Caere eine Fehlermeldung mit folgendem Inhalt eingeblendet:

„Der Scanner ist für die Verwendung des Systemtreibers konfiguriert.“

Klicken Sie im Dialogfeld auf OK, wenn keine weiteren Eingaben erforderlich sind. Möglicherweise können Sie folgendes auswählen:

SCSI-Kennung oder Scannerkonfigurationsdaten

Sehen Sie in der Scannerdokumentation nach, welche Daten Sie eingeben müssen.

Seitengröße

Geben Sie das größte Seitenformat ein, das Ihr Scanner unterstützt.


Systemabsturz beim Scannen

Bei einem Systemabsturz während des Scannens stehen Ihnen folgende Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Starten Sie den Scanner neu, um ihn zu reinitialisieren. Starten Sie anschließend den Computer neu.

Überprüfen Sie die Scannereinrichtung. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Hinweisen zur Scannereinrichtung, die Sie mit dem Caere-Produkt erhalten haben.

Erkundigen Sie sich beim Scannerhersteller, ob Sie den richtigen Treiber für Ihr Scannermodell verwenden.

Ist der Absturz auf einen Mangel an freiem Festplattenspeicher zurückzuführen, leeren Sie den Windows-Papierkorb, löschen Sie temporäre Dateien (*.tmp) aus dem Ordner Temp, defragmentieren Sie die Festplatte, führen Sie ScanDisk (CheckDisk für Windows NT) aus, und entfernen Sie Anwendungen und Dateien, die Sie nicht mehr benötigen.

Ist der Absturz auf einen Mangel an verfügbarem Arbeitsspeicher (RAM) zurückzuführen, starten Sie den Computer neu, schließen Sie andere Anwendungen und nicht benötigte Fenster, und defragmentieren Sie in regelmäßigen Abständen die Festplatte.

Erhöhen Sie den Arbeitsspeicher des Systems.

Prüfen Sie die in Scan Manager von Caere ausgewählten Eigenschaften des Scanners. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Scannereinstellungen in Scan Manager auswählen.

Sehen Sie auf der Website von Caere nach, ob eine Aktualisierung für Scan Manager verfügbar ist. Die Adresse lautet www.caere.com.

Wenn Sie einen TWAIN-kompatiblen Scanner verwenden, aktivieren Sie die TWAIN-Benutzeroberfläche. Doppelklicken Sie in Scan Manager von Caere auf das Symbol des Scanners. Klicken Sie auf das Register TWAIN-Scannereinstellungen, und aktivieren Sie die Option TWAIN-Einstellungen vor dem Scannen anzeigen.


Aktueller TWAIN-Treiber

Dies ist der TWAIN-Treiber, den der Scanner momentan verwendet.

Ein TWAIN-Treiber ist eine vom Scannerhersteller bereitgestellte Software, die die Kommunikation zwischen Scanner und Computer ermöglicht.

Im Register TWAIN-Treiber ändern können Sie einen anderen Treiber auswählen.


Automatisch

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die vom TWAIN-Treiber empfohlene Einstellung übernehmen möchten.

(In der Regel sollten Sie Automatisch stets verwenden, wenn die Option verfügbar ist.)


Ja

Wählen Sie Ja, wenn Sie die rechts aufgeführte Einstellung verwenden möchten.


Nein

Wählen Sie Nein, wenn Sie die rechts aufgeführte Einstellung nicht verwenden möchten.


TWAIN-Einstellungen vor dem Scannen anzeigen

Mit dieser Option wird die Benutzeroberfläche des TWAIN-Treibers angezeigt, wenn Sie aus einem Caere-Produkt scannen. (Sie wählen die Scannereinstellungen dann im TWAIN-Treiber aus, nicht im Caere-Produkt.)

Wählen Sie Ja, wenn beim Scannen Probleme auftreten.


Schwarzweißbilder invertieren

Mit dieser Option werden beim Scannen die schwarzen und weißen Elemente auf der Seite vertauscht.

Wählen Sie Ja, wenn die Schwarzweißelemente eines gescannten Bildes vertauscht zu sein scheinen.


Graustufenbilder invertieren

Mit dieser Option werden beim Scannen die hellen und dunklen Elemente auf der Seite vertauscht.

Wählen Sie Ja, wenn die Graustufenelemente eines gescannten Bildes vertauscht zu sein scheinen.


Farbbilder invertieren

Mit dieser Option werden beim Scannen die Farbelemente auf der Seite vertauscht.

Wählen Sie Ja, wenn die Farbelemente eines gescannten Bildes vertauscht zu sein scheinen.


TWAIN-Stapelscannen

Wählen Sie Ja, wenn beim Scannen mehrerer Seiten in einem automatischen Dokumenteinzug (ADF) Probleme auftreten.


Umgekehrte Helligkeitseinstellungen verwenden

Wählen Sie Ja, um die Auswahlrichtung des Hell-/Dunkelreglers in Caere-Produkten zu ändern.


Seitenvereinbarung mit 300 DPI verwenden

Wählen Sie Ja, wenn nach dem Scannen nur der obere linke Bereich der Seite sichtbar ist.


Farbdokumente nur vom Flachbett aus scannen

Wählen Sie Ja, wenn beim Scannen von Farbdokumenten im automatischen Dokumenteinzug (ADF) Probleme auftreten.


Treiber nach jedem Scannen schließen

Wählen Sie Ja, wenn beim Scannen mehrerer Seiten Probleme auftreten.


Verfügbare Papierformate vom Scanner abrufen

Wählen Sie Nein, wenn der Scanner eine Seitengröße unterstützt, die nicht in den Scannereinstellungen des Caere-Produkts verfügbar ist.


Standardwerte

Klicken Sie auf Standardwerte, um alle Einstellungen in diesem Register auf die Originalwerte zurückzusetzen.


Verfügbare TWAIN-Treiber

Hier sind die TWAIN-Treiber aufgeführt, die für den Scanner installiert sind.

Ein TWAIN-Treiber ist ein vom Scannerhersteller bereitgestelltes Softwareprogramm, das die Kommunikation zwischen Scanner und Computer ermöglicht. Caere empfiehlt nach Möglichkeit die Auswahl eines 32-Bit-Treibers und keines 16-Bit-Treibers.

Wählen Sie den Treiber aus, den Sie mit Ihrem Scanner verwenden möchten, und klicken Sie auf Als aktuellen Treiber verwenden.

Wenn auf Ihrem System mehrere Treiber installiert sind und der ausgewählte Treiber zu mangelhaften Scanergebnissen führt, wählen Sie einen der anderen installierten Treiber aus.


Als aktuellen TWAIN-Treiber verwenden

Wählen Sie diese Option, um den ausgewählten Treiber mit Ihrem Scanner zu verwenden.


Aktueller ISIS-Treiber

Dies ist der ISIS-Treiber, der momentan für den Scanner ausgewählt ist.

Ein ISIS-Treiber ist ein vom Scannerhersteller bereitgestelltes Softwareprogramm, das die Kommunikation zwischen dem Caere-Produkt und dem Scanner ermöglicht.


Verfügbare Treiber

Dies sind die ISIS-Treiber, die für Ihren Scanner installiert sind.

Ein ISIS-Treiber ist ein vom Scannerhersteller bereitgestelltes Softwareprogramm, das die Kommunikation zwischen dem Caere-Produkt und dem Scanner ermöglicht.

Wählen Sie den Treiber aus, den Sie mit dem Scanner verwenden möchten, und klicken Sie auf Als aktuellen ISIS-Treiber verwenden.


Als aktuellen ISIS-Treiber verwenden

Klicken Sie auf Als aktuellen ISIS-Treiber verwenden, um den ausgewählten Treiber mit Ihrem Scanner zu verwenden.


Aktueller Scanner

Dies ist der Scanner, für den Sie gerade Eigenschaften auswählen.


Gerätetyp

Wählen Sie die am besten zutreffende Beschreibung für diesen Scanner (bzw. für dieses Gerät) aus.


Als Standardscanner verwenden

Klicken Sie auf Als Standardscanner verwenden, um diesen Scanner in allen Caere-Produkten als Standardscanner auszuwählen.


OK

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen und alle vorgenommenen Änderungen zu speichern.


Abbrechen

Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern.


Übernehmen

Klicken Sie auf Übernehmen, um alle vorgenommenen Änderungen zu speichern, ohne das Dialogfeld zu schließen.


Digitale Kameras einrichten

Wenn Scan Manager von Caere installiert wird, werden Sie aufgefordert, den mit den Caere-Produkten zu verwendenden Scanner auszuwählen. Sie können anstelle eines Scanners bzw. zusätzlich zum Scanner auch eine digitale Kamera oder einen Fotoscanner auswählen.

Die Einrichtung einer digitalen Kamera oder eines Fotoscanners für die Verwendung mit Ihren Caere-Produkten kann auch später jederzeit erfolgen.

So richten Sie eine digitale Kamera oder einen Fotoscanner für die Verwendung mit Caere-Produkten ein:

1	Schließen Sie alle Caere-Produkte.

2	Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen [image] Systemsteuerung.

3	Doppelklicken Sie auf das Symbol Scan Manager von Caere, um Scan Manager zu öffnen.

4	Doppelklicken Sie auf das Symbol Scanner hinzufügen, um den Assistenten zum Hinzufügen eines Scanners zu öffnen.

5	Wählen Sie den Hersteller Ihrer Kamera, und klicken Sie dann in der Liste auf Ihr Kameramodell.

6	Ist der Hersteller Ihrer Kamera nicht aufgeführt, wählen Sie in der Herstellerliste Generisch und anschließend TWAIN-Kamera.


Scannereigenschaften

Wählen Sie das Register Scannereigenschaften, um Informationen über das von Ihnen verwendete Gerät anzuzeigen oder zu ändern. In diesem Register können Sie das Gerät z. B. so konfigurieren, daß es automatisch verwendet wird, wenn Sie mit Ihrem Caere-Produkt einen Scanvorgang durchführen.


TWAIN-Scannereinstellungen

Wählen Sie das Register TWAIN-Scannereinstellungen, wenn Ihr Scanner Bilder umkehrt, das Scannen mehrerer Seiten problematisch ist oder beim Scannen sonstige Probleme auftreten.


TWAIN-Treiber ändern

Wählen Sie das Register TWAIN-Treiber ändern, um die Liste der momentan auf Ihrem System installierten TWAIN-Treibersoftware anzuzeigen und gegebenenfalls zu einem anderen Treiber zu wechseln.


ISIS-Treiber ändern

Wählen Sie das Register ISIS-Treiber ändern, um eine Liste der momentan auf Ihrem System installierten ISIS-Treibersoftware anzuzeigen und gegebenenfalls zu einem anderen Treiber zu wechseln.


Sonstige Scannerprobleme

Ändern Sie die TWAIN-Scannereinstellungen in Scan Manager von Caere, falls beim Scannen eines der folgenden Probleme auftritt:

Bilder werden beim Scannen invertiert.

Das Scannen mehrerer Bilder ist problematisch.

Gescannte Bilder sehen anders aus als erwartet.

Das Ändern von Scannereinstellungen (z. B. der Helligkeit) führt zu unerwarteten Ergebnissen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Scannereinstellungen in Scan Manager auswählen.


TWAIN-Treiber

Scanner und andere Geräte, die von TWAIN-kompatiblen Treibern gesteuert werden, ermöglichen das Scannen von Dokumenten innerhalb zahlreicher Windows-Anwendungen. TWAIN-kompatible Anwendungen können auf einen TWAIN-kompatiblen Scanner zugreifen, ohne ausdrücklich als mit ihm kompatibel ausgewiesen sein zu müssen. In früheren Versionen von Scan Manager wurden TWAIN-Treiber als TWAIN-Datenquellen bezeichnet.


ISIS-Treiber

Bei ISIS handelt es sich um Softwaremodule der Firma Pixel Translation, die eine Reihe verschiedener Bildbearbeitungsfunktionen durchführen, darunter auch die Steuerung von Scannern.


TWAIN-Datenquelle

Die TWAIN-Datenquelle wird jetzt als TWAIN-Treiber bezeichnet.


Scanner nicht in Liste von Scan Manager aufgeführt

Wenn Ihr Scanner nicht in der Liste verfügbarer Scanner in Scan Manager aufgeführt ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

Sehen Sie auf der Website von Caere unter www.caere.com/scanners nach, ob Aktualisierungen für Scan Manager verfügbar sind. Ist Ihr Scanner aufgeführt, können Sie die neueste Version von Scan Manager herunterladen.

Wählen Sie im Scan Manager-Listenfeld der Scannerhersteller Generisch, und wählen Sie dann eine der TWAIN-Optionen, falls Ihr Scanner TWAIN-kompatibel ist.

Wenn Sie einen generischen Scanner hinzufügen, beim Scannen in Ihr Caere-Produkt jedoch auf Probleme stoßen, versuchen Sie, diese mit Hilfe der Fehlerbehebung Caere Scan Troubleshooter zu beheben.


Den aktuellen TWAIN-Treiber ändern

So ändern Sie den aktuellen TWAIN-Treiber:

1	Schließen Sie Ihr Caere-Produkt, falls es aktiv ist.

2	 Klicken Sie in der Task-Leiste von Windows auf Start, und wählen Sie Einstellungen [image] Systemsteuerung.

3	Doppelklicken Sie auf das Symbol Scan Manager von Caere.

4	Doppelklicken Sie auf das Symbol für Ihren TWAIN-Scanner.

5	Klicken Sie auf das Register TWAIN-Treiber ändern.

6	Wählen Sie aus dem Listenfeld Verfügbare Treiber einen TWAIN-Treiber, und klicken Sie auf Als aktuellen Treiber verwenden.

7	Klicken Sie auf OK.


Allgemeine Scantips

Wenn ein Bild nicht vorschriftsmäßig gescannt wird, kann es zu unbefriedigenden OCR-Ergebnissen kommen. Beachten Sie beim Scannen daher folgendes:

Berücksichtigen Farbe und Qualität des Dokuments. Qualitativ hochwertige Dokumente führen zu besseren Scan- und Erkennungsergebnissen als Dokumente minderer Qualität. Schattierte, farbige oder minderwertige Dokumente können zu einer mangelhaften Erkennungsgenauigkeit führen, sofern vor dem Scannen keine entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden.

Scannen Sie nach Möglichkeit das Originaldokument und keine Kopie.

Sorgen Sie dafür, daß Glas, Spiegel und Linsen des Scanners frei von Staub, Kratzern und Flecken sind.

Prüfen Sie, ob die für das jeweilige Caere-Produkt geeigneten Scannereinstellungen ausgewählt sind.

Vergewissern Sie sich, daß die Seite richtig im Scanner liegt. Wenn Sie ein sehr kleines Dokument wie beispielsweise eine Visitenkarte scannen, ist die richtige Plazierung des Dokuments im Flachbett ausschlaggebend. Bestimmen Sie den Nullpunkt des Scannerbetts (entweder anhand von Markierungen oder durch Nachlesen in der Scannerdokumentation), und richten Sie die zu scannende Seite am Nullpunkt aus. Wird ein kleineres Dokument nicht richtig gescannt, müssen Sie möglicherweise etwas experimentieren, indem Sie das Dokument an verschiedene Stellen auf das Flachbett legen, bis Sie die richtige Plazierung ausfindig gemacht haben.


Fehlerbehebung mit Caere Scan Troubleshooter

Wenn Sie einen nicht von Caere getesteten Scanner installiert haben und beim Scannen in Ihr Caere-Produkt auf Probleme stoßen, sollten Sie auf Caere Scan Troubleshooter zugreifen. Hier werden Ihnen verschiedene Fragen zur Art der Probleme gestellt; anschließend werden die Scannereinstellungen entsprechend geändert.

Wenn Ihr Scanner auf der Liste der von Caere getesteten Scanner ist, wurden die Scannereinstellungen bereits für die Caere-Produkte optimiert. In diesem Fall wird der Einsatz von Caere Scan Troubleshooter nicht empfohlen, da durch das Ändern der Einstellungen das Problem in der Regel nicht behoben wird.

Sie greifen auf Caere Scan Troubleshooter vom Hilfemenü Ihres Caere-Produkts oder vom Hilfemenü von Scan Manager aus zu.